Отчет

научного сотрудника лаборатории информатики

Шергина В.С. за 1996ã

1. Доработка системы регистрации NICE (MIDAS/Linux) для нескольких наблюдательных методов на различных CCD-матрицах (совместно с А.Князевым) и ввод оной в рабочую эксплуатацию в наблюдениях на БТА.

2. Разработка и ввод в опытную эксплуатацию мат-обеспечения считывания и отображения информации с сельсинных датчиков (разработка С.Синянского&C^o) и параметров с АСУ БТА. Разработка выполнена как сетевая система типа “клиент-сервер”.

3. Разработка интерфейса удаленного ввода координат объектов и коллекционирования обратных пересчетов (для варианта управляющей программы АСУ А.Назаренко).

4. Участие в подключении местной сети САО к сети Internet.

5. Первоначальная адаптация к Linux/X11 карты телевизионного грабера VS-56.

6. Установка и ведение ОС Linux на серверах лабораторий САО.

7. Установка (на big1.sao.ru) и русификация стандартного T_E X-а с L^ATEX 2ε и редактором LYX, чему свидетельством настоящий документ.

15.12.96